LIBRARY libNeXus-0.dll
EXPORTS
_NXICLOSE@4
_NXICLOSEDATA@4
_NXICLOSEGROUP@4
_NXICOMPMAKEDATA@28
_NXICOMPRESS@8
_NXIFCLOSE@4
_NXIFCOMPMAKEDATA@28
_NXIFCOMPRESS@8
_NXIFFLUSH@4
_NXIFLUSH@4
_NXIFMAKEDATA@20
_NXIFOPEN@12
_NXIFPUTATTR@20
_NXIFREE@4
_NXIGETATTR@20
_NXIGETATTRINFO@8
_NXIGETDATA@8
_NXIGETDATAID@8
_NXIGETGROUPID@8
_NXIGETGROUPINFO@16
_NXIGETINFO@16
_NXIGETRAWINFO@16
_NXIGETNEXTATTR@16
_NXIGETNEXTENTRY@16
_NXIGETSLAB@16
_NXIINITATTRDIR@4
_NXIINITGROUPDIR@4
_NXIMAKEDATA@20
_NXIMAKEGROUP@12
_NXIMAKELINK@8
_NXIMAKENAMEDLINK@12
_NXIMALLOC@16
_NXIOPEN@12
_NXIOPENDATA@8
_NXIOPENGROUP@12
_NXIOPENGROUPPATH@8
_NXIOPENPATH@8
_NXIOPENSOURCEGROUP@4
_NXIPUTATTR@20
_NXIPUTDATA@8
_NXIPUTSLAB@16
NXIReportError
_NXISAMEID@12
_NXISETCACHE@4
_NXISETNUMBERFORMAT@12
NXIprintlink
NXMDisableErrorReporting
NXMEnableErrorReporting
NXMGetError
NXMSetError
NXMSetTError
createNXDataset
createTextNXDataset
dropNXDataset
getNXDatasetByteLength
getNXDatasetDim
getNXDatasetLength
getNXDatasetRank
getNXDatasetText
getNXDatasetType
getNXDatasetValue
getNXDatasetValueAt
nxiclose_
nxiclosedata_
nxiclosegroup_
nxicompmakedata_
nxicompmakedata64_
nxicompress_
nxifclose_
nxifcompmakedata_
nxifcompress_
nxifflush_
nxiflush_
nxifmakedata_
nxifopen_
nxifputattr_
nxifree_
nxigetattr_
nxigetattrinfo_
nxigetdata_
nxigetdataid_
nxigetgroupid_
nxigetgroupinfo_
nxigetrawinfo_
nxigetrawinfo64_
nxigetinfo_
nxigetinfo64_
nxigetnextattr_
nxigetnextentry_
nxigetslab_
nxigetslab64_
nxiinitattrdir_
nxiinitgroupdir_
nxiinquirefile_
nxiisexternalgroup_
nxilinkexternal_
nximakedata_
nximakedata64_
nximakegroup_
nximakelink_
nximakenamedlink_
nximalloc_
nximalloc64_
nxiopen_
nxiopendata_
nxiopengroup_
nxiopengrouppath_
nxiopenpath_
nxiopensourcegroup_
nxiputattr_
nxiputdata_
nxiputslab_
nxiputslab64_
nxisameid_
nxisetcache_
nxisetnumberformat_
putNXDatasetValue
putNXDatasetValueAt
nxigetpath_
nxilinkexternaldataset_
nxiisexternaldataset_
nxireopen_
