LIBRARY libNeXus-0.dll
EXPORTS
NXIReportError
NXIprintlink
NXMDisableErrorReporting
NXMEnableErrorReporting
NXMGetError
NXMSetError
NXMSetTError
createNXDataset
createTextNXDataset
dropNXDataset
getNXDatasetByteLength
getNXDatasetDim
getNXDatasetLength
getNXDatasetRank
getNXDatasetText
getNXDatasetType
getNXDatasetValue
getNXDatasetValueAt
nxiclose_
nxiclosedata_
nxiclosegroup_
nxicompmakedata_
nxicompmakedata64_
nxicompress_
nxifclose_
nxifcompmakedata_
nxifcompress_
nxifflush_
nxiflush_
nxifmakedata_
nxifopen_
nxifputattr_
nxifree_
nxigetattr_
nxigetattrinfo_
nxigetdata_
nxigetdataid_
nxigetgroupid_
nxigetgroupinfo_
nxigetrawinfo_
nxigetrawinfo64_
nxigetinfo_
nxigetinfo64_
nxigetnextattr_
nxigetnextentry_
nxigetslab_
nxigetslab64_
nxiinitattrdir_
nxiinitgroupdir_
nxiinquirefile_
nxiisexternalgroup_
nxilinkexternal_
nximakedata_
nximakedata64_
nximakegroup_
nximakelink_
nximakenamedlink_
nximalloc_
nximalloc64_
nxiopen_
nxiopendata_
nxiopengroup_
nxiopengrouppath_
nxiopenpath_
nxiopensourcegroup_
nxiputattr_
nxiputdata_
nxiputslab_
nxiputslab64_
nxisameid_
nxisetcache_
nxisetnumberformat_
putNXDatasetValue
putNXDatasetValueAt
nxigetpath_
nxilinkexternaldataset_
nxiisexternaldataset_
nxireopen_
